Javi varas le dieron un 14 por su partidazo en el ...

Javi varas le dieron un 14 por su partidazo en el camp nou,que salvó parando un penalti en el último minuto.
En cada partido hay puntuaciones que estan mal, porque es una opinion subjetiva del cronista,uno puede valorar que ha trabajado mucho en centro del campo ,como les pasa a muchos centrocampistas defensivos,sin embargo eso a otros cronista no le vale y se lleva el 2.
Para.mi la.solucion seria hacer la media de varios periodicos,así seria mas equilibrado ,aun así siempre quedara gente descontenta.
Saludos